Group = Operator
    Name = StandardDeviation
    Samples         = 10
    Lines           = 10
    DeltaLine       = 50
    DeltaSamp       = 50
    MinimumInterest = 0.00001
  EndGroup

  Group = ValidMeasure
    MinDN         = -1000000
    MaxDN         = 1000000
    MinEmission   = 0
    MaxEmission   = 135
    MinIncidence  = 0
    MaxIncidence  = 135
    MinResolution = 0
    MaxResolution = 1000
    MetersFromEdge= 1000
    SampleResidual= 5
    LineResidual  = 5
    ResidualMagnitude = 7
  EndGroup
